-20 -10 0 10 20 0 2 4 6 8 10

214 Hz,  before matching

    Wavenumber, [m^{-1}]

Pressure, amplitude [Pa]

-20 -10 0 10 20 0 2 4 6 8 10

214 Hz, after matching

   Wavenumber, [m^{-1}]

-20 -10 0 10 20 -4

-2

0

2

4

214 Hz, before matching

Pressure, phase [rad]

Wavenumber, [m^{-1}]

-20 -10 0 10 20 -4

-2

0

2

4

214 Hz, after matching

   Wavenumber, [m^{-1}]